\begin{frame}
 \frametitle{Les particularités de configuration du module Horus}
 \framesubtitle{Les services}
 \begin{itemize}
  \item antivirus ;
  \item serveur DHCP ;
  \item ESU ;
  \item xinetd pour InterBase ;
  \item MySQL ;
  \item frontend Horus.
 \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
 \frametitle{Les particularités de configuration du module Horus}
 \framesubtitle{L’interface réseau 0}
 Le mode DHCP est désactivé pour cette interface.
\end{frame}
\begin{frame}
 \frametitle{Les particularités de configuration du module Horus}
 \framesubtitle{Antivirus}
 ClamAV est activé par défaut pour les dossiers partagés via FTP.
\end{frame}
\begin{frame}
 \frametitle{Les particularités de configuration du module Horus}
 \framesubtitle{Samba}
 \begin{description}
  \item[Nom du contrôleur de domaine] nom Netbios servant à identifier la machine sur le réseau Windows
  \item[Nom du domaine Samba] nom du groupe rassemblant les machines et utilisateurs.
 \end{description}
\end{frame}
\begin{frame}
 \frametitle{Les particularités de configuration du module Horus}
 \framesubtitle{ESU}
 \begin{itemize}
  \item activation à la demande (contrairement au module Scribe) ;
  \item configuration du proxy pour les station gérées par le client Horus.
 \end{itemize}
 \begin{block}{Deux notions différentes}
     Ces deux variables doivent avoir des valeurs différentes.
 \end{block}
\end{frame}
\begin{frame}
 \frametitle{Les particularités de configuration du module Horus}
 \framesubtitle{Les services}
\end{frame}
