
\begin{itemize}
 \item Introduction
 \begin{itemize}
  \item La distribution EOLE
 \end{itemize}
 \item Tronc commun 1
 \begin{itemize}
  \item Les quatre phases
  \item L’administration courante
  \item Les interfaces d’administration
  \item Application Zéphir 1
  \item GNU/Linux
  \item Application Zéphir 2
  \item Migration
 \end{itemize}
 \item Tronc commun 2
 \begin{itemize}
  \item Personnalisation du module
  \item Gestion centralisée du module
  \item Fonctionnement interne
 \end{itemize}
 \item Hâpy, virtualisation des infrastructures
 \begin{itemize}
  \item Configuration
  \item Maintenance
  \item Gestion des VM
 \end{itemize}
 \item Seth, contrôleur de domaine
 \begin{itemize}
  \item Configuration
  \item Maintenance
 \end{itemize}
 \item Envole
 \begin{itemize}
  \item Portail
  \item Gestion des applications
 \end{itemize}
\end{itemize}