\begin{frame}
 \frametitle{Intégration à Horus}
 \begin{itemize}
  \item Méthode :
  \begin{itemize}
   \item Sur seven lancer le script : /home/esu/Console/Win7\_Samba3DomainMember.reg ;
   \item intégration au domaine Windows,
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Le client ESU pour Horus}
 \begin{itemize}
  \item Pour activer ESU : exécuter la console esu.exe ;
  \item configurer ;
  \item pour désactiver : supprimer le fichier esuclnt.exe du dossier Base d'ESU;
  \item installer le client ESU sur les postes clients en exécutant esuclnt.exe.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Configurer le DHCP sur Horus ;
  \item intégrer le poste XP sur Horus + ESU.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les scripts de démarrage Horus}
 \begin{itemize}
  \item Les scripts personnalisés peuvent être appliqués en fonction :
  \begin{itemize}
   \item de l'utilisateur (/home/netlogon/scripts/users/l.nom.bat) ;
   \item du groupe (/home/netlogon/scripts/groups/group.bat) ;
   \item du système d'exploitation (/home/netlogon/scripts/os/WinXP.bat) ;
   \item machine (/home/netlogon/scripts/machines/pc\_xp2.bat).
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Faire un script de démarrage Horus.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Connexion dans EAD}
 \begin{itemize}
  \item connaitre les utilisateurs connectés ;
  \item leurs fichiers ouverts ;
  \item écrire aux utilisateurs ;
  \item déconnecter des utilisateurs ;
  \item déconnecter et désactiver.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Tester connexion et machine sur les EAD Horus.
 \end{itemize}
\end{frame}

