<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">{\setbeamercolor{background canvas}{bg=TravauxPratiques}
\begin{frame}
 \frametitle{Interface semi-graphique}
 \framesubtitle{Interface semi-grapique du module Zéphir}
 \begin{enumerate}
  \item acceptez pour passer la fenêtre de présentation de l’interface semi-graphique,
  \item lancez la commande \commande{diagnose} en validant l’entrée \emph{Diagnostic} du menu,
  \item appuyez sur la touche \emph{entrée} pour revenir à l’interface semi-graphique,
  \item obtenez un terminal en sélectionnant l’entrée \emph{Shell\_Linux},
  \item tapez \emph{exit} pour revenir au menu puis sélectionnez l’entrée \emph{Quitter} pour quitter l’interface semi-graphique.
 \end{enumerate}
\end{frame}
}
</pre></body></html>