\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
  \framesubtitle{Application de configuration du module}
  L’outil de configuration du module (\commande{gen\_config}) permet de saisir la configuration du module.
 \begin{itemize}
   \item nécessite une authentification ;
   \item barre de menu ;
   \item les familles ;
   \item la partie centrale.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
  \framesubtitle{Types de variables}
  Les variables de la configuration sont typées. Leur saisie est donc validée.
  \begin{itemize}
   \item nombre ;
   \item chaîne de caractères ;
   \item nom de domaine ;
   \item adresse IP ;
   \item \ldots{}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
 \framesubtitle{Contraintes}
 Les contraintes affectent la valeur des variables, leur association ou leur disponibilité.
 \begin{itemize}
   \item variables obligatoires ;
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=2cm]{en/genconfig/obligatoire.png}
 \begin{itemize}
   \item variables calculées ;
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=2cm]{en/genconfig/calculee.png}
 \begin{itemize}
   \item variables nom modifiable ;
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=3cm]{en/genconfig/non-modif.png}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
 \framesubtitle{Contraintes}
 \begin{itemize}
   \item variables verrouillées automatiquement ;
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=3cm]{en/genconfig/verrouille.png}
 \begin{itemize}
   \item variables sauvegardées automatiquement ;
   \item variables multi-valuées ;
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=5cm]{en/genconfig/multi.png}
 \begin{itemize}
   \item variables groupées ;
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=4cm]{en/genconfig/master.png}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
 \framesubtitle{Contraintes}
 \begin{itemize}
   \item variables avec choix (imposés ou ouverts) ;
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=4cm]{en/genconfig/choix.png}
 \skbfigure[center,width=4cm]{en/genconfig/choix_ouvert.png}
 \begin{itemize}
  \item variables cachées (afficher en mode debug).
 \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=3cm]{en/genconfig/cache.png}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
  \framesubtitle{Les modes de l’application de configuration du module}
  Les variable de configuration sont classées en trois catégories qui permettent de filtrer leur affichage pour simplifier la saisie :
  \begin{itemize}
   \item mode basique ;
   \item mode normal ;
   \item mode expert.
  \end{itemize}
 \skbfigure[center,width=4cm]{en/genconfig/mode.png}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
  \framesubtitle{Assistant}
  Le mode \emph{assistant} présente les variables obligatoires sur une seule page.
C’est le mode ouvert par défaut lorsqu’aucun fichier de configuration n’est présent.
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
  \framesubtitle{sauvegarde et chargement de la configuration}
  La configuration est composée des valeurs des variables de configuration.
  \begin{itemize}
   \item possibilité d'importer/exporter un fichier ;
   \item page des variables obligatoires non renseignées ;
   \item visualisation des différences avant l'enregistrement ;
   \item enregistrement dans le fichier "config.eol".
  \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
 \frametitle{Configuration autonome}
 \framesubtitle{Avancée}
 \begin{block}{Déverrouiller les variables}
  Importer une configuration à l’effet secondaire de déverrouiller toutes les variables.
 \end{block}
 \begin{alertblock}{Contenu du fichier config.eol}
 Seules les variables dont les valeurs sont modifiées par l’administrateur sont sauvegardées dans un fichier.
 \end{alertblock}
\end{frame}
