
\begin{itemize}
 \item Introduction
 \begin{itemize}
  \item La distribution EOLE
 \end{itemize}
 \item Tronc commun
 \begin{itemize}
  \item Les quatre phases
  \item L’administration courante
  \item Les interfaces d’administration
 \end{itemize}
 \item Infrastructure déployée
 \begin{itemize}
  \item Concepts
  \item Mise en place
  \item Évolutivité
 \end{itemize}
 \item Hâpy
 \begin{itemize}
  \item Configuration
  \item Maintenance
  \item Gestion des VM
 \end{itemize}
 \item Amon
 \begin{itemize}
  \item Configuration
  \item Maintenance
  \item Gestion du proxy
  \item Gestion du pare-feu
 \end{itemize}
 \item Scribe
 \begin{itemize}
  \item Configuration
  \item Maintenance
  \item Gestion du domaine
  \item Services pédagogiques
 \end{itemize}
\end{itemize}