\begin{frame}
 \frametitle{Onduleur}
 \begin{itemize}
  \item Gestion des onduleurs (NUT) ;
  \item maître - esclave ;
  \item visible dans les agents.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Regarder la configuration de l'onduleur dans gen\_config.
 \end{itemize}
\end{frame}


