\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'installation}
  \begin{itemize}
   \item Pour installer un module, il suffit de :
   \begin{enumerate}
       \item démarrer sur l'iso téléchargée sur le site d'EOLE (gravée sur CD-ROM ou copiée sur clé USB),
    \item sélectionner le module à installer parmi ceux proposés et valider,
    \item configurer le partitionnement pour Eolebase ou en présence de 2 disques,
    \item installer manuellement des modules noyaux DKMS si nécessaire,
    \item valider le bouton \emph{continuer} à la fin de l'installation,
    \item ouvrir une session avec l'utilisateur \emph{root} et le mot de passe par défaut \emph{\$eole\&123456\$},
    \item en mode conteneurs, générer les conteneurs avec la commande \emph{gen_conteneurs}.
   \end{enumerate}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase de configuration}
  \begin{itemize}
   \item Il faut une bonne connaissance du réseau local ;
   \item en mode autonome :
   \begin{itemize}
    \item lancer la commande gen\_config,
    \item configurer le serveur,
    \item sauvegarder le fichier zephir.eol ;
   \end{itemize}
   \item en mode Zéphir :
   \begin{itemize}
    \item configuration dans l'application Zéphir : https://<nom\_du\_serveur>:8070/ ou via gen\_config,
    \item enregistrement au Zéphir,
    \item descente ou montée de la configuration.
   \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'instanciation}
 \begin{itemize}
  \item Lancer la commande "instance <fichier>.eol" ;
  \item renseigner les mots de passe ;
  \item enregistrement dans la base \og{}matériel\fg{} ;
  \item mise à jour ;
  \item éventuellement redémarrage.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les mots de passe}
 \begin{itemize}
  \item Au premier lancement de l'instanciation, il est nécessaire de modifier les mots de passe :
  \begin{itemize}
   \item root,
   \item administrateur à droits restreints eole,
   \item possibilité d'ajouter plusieurs administrateurs à droits restreints,
   \item sur Amon, en cas d'utilisation d'un réseau pédagogique et administratif, un second administrateur (eole2) permet d'administrer le réseau pédagogique,
   \item admin sur Scribe et Horus,
   \item admin\_zephir sur Zéphir.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les mots de passe}
     Par défaut, le système vérifie la complexité des mots de passe. Pour cela, il utilise un système de \emph{classes de caractères} en combinaison avec un nombre de caractères minimum :
 \begin{itemize}
    \item il faut combiner des caractères issus de différentes classes :
  \begin{itemize}
   \item les lettres en minuscule,
   \item les lettres en majuscule,
   \item les chiffres,
   \item les  caractères spéciaux (Ex : \$*ù\%£, ; : !§/. ?).
  \end{itemize}
  \item il faut un minimum de caractères selon le nombre de classes utilisées :
  \begin{itemize}
   \item une seule classe de caractères : impossible,
   \item deux classes de caractères : 9 caractères minimum,
   \item trois et quatre classes : 8 caractères minimum.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
  Cette configuration est, bien évidemment, modifiable dans gen\_config en mode expert.
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'administration}
 \begin{itemize}
  \item Correspond à l'exploitation du serveur ;
  \item chaque module possède des fonctionnalités propres, souvent complémentaires ;
  \item diverses interfaces permettent la mise en œuvre de ces fonctionnalités et en facilitent l'usage :
  \begin{itemize}
   \item l'interface d'administration EOLE : EAD,
   \item l'interface semi-graphique,
   \item diverses interfaces d'administration (Zéphir-web, CUPS, Sympa, ...),
   \item différents outils (Era, ...) ;
  \end{itemize}
  \item gestion des mises à jour.
 \end{itemize}
\end{frame}

