\begin{frame}
 \frametitle{La Grappe BDD}
 \begin{itemize}
  \item 3 Serveurs serveurs physiques.
  \item 2 machines virtuelles.
   \begin{itemize}
    \item Stockage des données sur les serveurs physiques
    \item Les machines virtuelles sont des arbitres.
   \end{itemize}
  \item Chaque entitée héberge un arbitre mariadb ;
   \begin{itemize}
    \item mse-p-arb-a;
    \item mse-p-arb-b;
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{MariaDB commandes utiles}
 \begin{itemize}
  \item systemctl status mariadb
  \item systemctl stop mariadb ( !!! Procédure longue +5min)
  \item systemctl start mariadb ( !!! Procédure longue +5min)
  \item mysql
  \item mariadbPwd (commande EOLE)
  \item mysql -u root -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep\_cluster\_size'" ( taille de la grappe)
 \end{itemize}
\end{frame}
