\begin{frame}
 \frametitle{Le Serveur de déploiement Zéphir}
 \begin{itemize}
  \item utilité de Zéphir dans le contexte MSE :
  \begin{itemize}
   \item facilite le déploiement des configurations ;
   \item surveillance des modules EOLE ;
   \item gestion centralisée de configuration ;
   \item l'adaptation sous forme de variantes ;
   \item la gestion par groupes ;
   \item la préparation de la migration ;
   \item la surveillance des serveurs inscrits ;
   \item l'envoi de fichiers et exécution d'actions à distance.
  \end{itemize}
  \item serveurs physiques et virtuels sont enregistrés sur le serveur Zéphir ;
  \item installation des paquets additionnels (non présents sur une Eolebase 2.7.0 dans notre cas) se fait également via ce serveur ;
  \item Zéphir est une machine virtuelle hébergée par le CROUS de Dijon ;
 \end{itemize}
\end{frame}
