\section{Administration commune}
\begin{frame}{Plan}
  \begin{columns}[t]
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={1-6},currentsection, hideothersubsections]
  \end{column}
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={7-12},currentsection,hideothersubsections]
  \end{column}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les mises à jour}
 \begin{itemize}
  \item Les différents dépôts :
  \begin{itemize}
   \item la version stable minimum,
   \item la version stable complète,
   \item la version candidate,
   \item la version dev ;
  \end{itemize}
  \item procédure :
  \begin{itemize}
   \item par l'EAD,
   \item par l'interface semi-graphique,
   \item par Zéphir,
   \item à la ligne de commande :
   \begin{itemize}
    \item Query-Auto : liste les mises à jour,
    \item Maj-Auto : lance la mise à jour sans question,
    \item Maj-CD : mise à jour grâce à un CD,
    \item Upgrade-Auto : mise à jour version une version supérieur,
   \end{itemize}
   \item mise à jour automatique : de 01h à 6h un jour par semaine.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Instance ou Reconfigure}
  \begin{itemize}
   \item L'instance doit être lancé qu'une seule fois sur les modules ;
   \item En cas de mise à jour, d'installation de paquet ou de changement de paramétrage : reconfigure.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique : mise à jour}
 \begin{itemize}
  \item Mettre à jour le serveur Scribe ;
  \item faire un reconfigure.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Diagnostic}
  \begin{itemize}
   \item La commande "diagnose" permet de tester différent point du serveur ;
   \item La commande "diagnose -L" propose un diagnostic étendu.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique : diagnostic}
  \begin{itemize}
   \item Lancer un diagnostic et un diagnostic étendu sur les serveurs.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Firewall}
 \begin{itemize}
  \item Sur tous les modules ;
  \item firewall + tcpwrapper ;
  \item géré par bastion ;
  \item pour ouvrir le firewall ouvre.firewall ;
  \item pour connaître la liste des règles : iptables-save.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Schedule}
 \begin{itemize}
  \item Gestion des tâches planifiées avec ou sans sauvegarde ;
  \item tâche "pré" sauvegarde ;
  \item tâche "post" sauvegarde ;
  \item pour lister : /usr/share/eole/schedule/manage\_schedule.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Onduleur}
 \begin{itemize}
  \item Gestion des onduleurs (NUT) ;
  \item maître esclave ;
  \item visible dans les agents.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Regarder la configuration de l'onduleur dans gen\_config.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Trouver de l'information sur le serveur}
 \begin{itemize}
  \item Lecture des journaux d'activité :
  \begin{itemize}
   \item /var/log/messages : contient tous les messages d'ordre général concernant la plupart des services et démons ;
   \item /var/log/syslog : est plus complet que /var/log/messages, il contient tous les messages, hormis les connexions des utilisateurs ;
   \item /var/log/auth : contient les connexions des utilisateurs ;
   \item /var/log/mail.log : contient les envois et réception de mails ;
   \item /var/log/cron : fichier log du service cron (planificateur système).
  \end{itemize}
 \item diagnose ;
 \item gen\_rpt.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Trouver des informations sur Internet}
 \begin{itemize}
  \item la documentation ;
  \item les FAQ ;
  \item les archives des listes de diffusion ;
  \item le Wiki EOLE ;
  \item recherche sur Internet ;
  \item équipes d'assistance académiques.
 \end{itemize}
\end{frame}
