\begin{frame}
 \frametitle{Configuration des imprimantes CUPS}
 \begin{itemize}
  \item Création de l'imprimante :
  \begin{itemize}
   \item ajouter une imprimante dans l'interface CUPS ;
   \item choix du matériel :
   \begin{itemize}
    \item les imprimantes locales (avec port USB, parallèle, ...),
    \item les imprimantes réseaux,
    \item les imprimantes partagées sur un poste client Windows,
   \end{itemize}
   \item choix du pilote :
   \begin{itemize}
    \item utilisation des pilotes Windows,
    \item utilisation des pilotes CUPS ;
   \end{itemize}
  \end{itemize}
  \item gestion des imprimantes sous Windows :
  \begin{itemize}
   \item utilisation de ESU pour NT4/2k/XP/Vista,
   \item régle utilisateur : "panneau de configuration" section "Imprimantes",
   \item spécifier le chemin UNC ;
  \end{itemize}
  \item gestion des imprimantes sous GNU/Linux : automatique avec CUPS.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{L'interface symplifiée EAD}
 \begin{itemize}
  \item Consulter l'état des imprimantes ;
  \item consulter/interrompre/relancer les travaux d'impression ;
  \item arrêter/démarrer des imprimantes ;
  \item géré par les rôles EAD, pas par le groupe printOperators.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Diagnostique imprimante}
 \begin{itemize}
  \item rpcclient localhost -U admin 
  \item rpcclient \$> enumdrivers 
  \item rpcclient \$> enumprinters 
 \end{itemize}
\end{frame}

