\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
  \framesubtitle{Problèmes fréquemment rencontrés}
  \begin{itemize}
    \item persistence d’un verrou suite à une sauvegarde en erreur ;
    \item espace disque disponible insuffisant ;
    \item montage manuel d’un volume nécessaire ;
    \item sauvegarde du catalogue en erreur.
  \end{itemize}
\end{frame}
\begin{frame}
  \frametitle{Sauvegarde}
 \framesubtitle{Résolution des problèmes}
 \begin{itemize}
  \item Diagnose ;
  \item les logs :
  \begin{itemize}
   \item /var/log/rsyslog/local/bareos-dir/,
   \item /var/log/rsyslog/local/bareos-fd/,
   \item /var/log/rsyslog/local/bareos-sd/ ;
  \end{itemize}
  \item la console \commande{bconsole} :
  \begin{itemize}
      \item \commande{messages} ;
      \item \commande{status dir|sd|fd|all} ;
  \end{itemize}
  \item test de montage : \commande{bareosmount.py -t} ;
  \item supprimer le verrou : \commande{bareosconfig.py --unlock} .
 \end{itemize}
\end{frame}
