\begin{frame}
    \frametitle{Interface EAD2}
    \framesubtitle{État de la dernière sauvegarde}
    \skbfigure[center, width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/common/ead2_derniere_sauvegarde.png}
\end{frame}
\begin{frame}
    \frametitle{Interface EAD2}
    \framesubtitle{Programmation des sauvegardes}
    \skbfigure[center, width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/common/ead2_programmation_sauvegarde.png}
\end{frame}
\begin{frame}
    \frametitle{Interface EAD2}
    \framesubtitle{Configuration de la sauvegarde}
    \skbfigure[center, width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/common/ead2_configuration_sauvegarde.png}
\end{frame}
\begin{frame}
    \frametitle{Interface EAD2}
    \framesubtitle{Indicateurs de bon fonctionnement}
    \skbfigure[center, width=8cm]{en/modules_EOLE_envole/common/zstats_etat_sauvegarde.png}
\end{frame}
