\begin{frame}
 \frametitle{Se connecter à distance aux Windows}
 \begin{itemize}
  \item winexe -U user\%motdepasse //IP\_POSTE cmd.exe
  \item se connecter à un poste sans utilisateur :
  \begin{itemize}
   \item REG ADD "HKLM\textbackslash SYSTEM\textbackslash CurrentControlSet\textbackslash Control\textbackslash Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG\_DWORD /d 0 /f ;
   \item lancer 'shutdown -f -r -t 0' sur le poste windows 7 ;
   \item puis désactiver le pare-feu sur windows 7 : 'netsh firewall set opmode disable' ;
   \item rdesktop -0 adresse\_ip -g 800x600 -x m -u "domain\textbackslash admin"
  \end{itemize}
  \item se connecter à un poste avec utilisateur :
  \begin{itemize}
   \item apt-get install xtightvncviewer
   \item ouvrir le port 5900
   \item vncviewer -listen 0 \&
   \item /usr/share/eole/controlevnc/cliscribe.py 172.16.0.45 -vnc <IP\_SCRIBE>
  \end{itemize}
  \item mount //adresse\_ip/C\$ /test/ -o username=admin,passwd=\$eole\&123456\$,iocharset=utf8
 \end{itemize}
\end{frame}


