\begin{frame}
 \frametitle{La grappe de virtulisaiton}
 \begin{itemize}
  \item 4 serveurs physiques;
  \item Chaque entitée dispose de 2 noeuds de virtualisation;
   \begin{itemize}
    \item mse-p-worker-a1 (master) ;
    \item mse-p-worker-a2 (master) ;
    \item mse-p-worker-b1 (master) ;
    \item mse-p-worker-b2 (node) ;
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La grappe de virtulisaiton}
 \begin{itemize}
  \item Chaque noeud utilise les logiciels suivants :
   \begin{itemize}
    \item KVM (Hyperviseur);
    \item libVirt (Interface à l'hyperviseur) ;
    \item OpenVswitch (Switch virtuel) ;
    \item OpenNebula (Orchestrateur) ;
    \item OpenNebula-Sunstone (Interface Web à l'orchestrateur) ;
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La grappe de virtulisaiton}
 \begin{itemize}
  \item Vocabulaire OpenNebula :
   \begin{itemize}
    \item Zone: Regroupement de serveurs OpenNebula;
    \item Cluster: Regroupement de d'hyperviseurs (hosts);
    \item Hosts: Serveur hyperviseurs de virtualisation;
    \item Datastore: Espace de stockage des images;
    \item Image : Image disque ou Image ISO;
    \item Templates : Modèles de machines virtuelles
    \item VM : Machine virtuelle (Instance de modèle de VM)
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La grappe de virtulisaiton}
 \begin{itemize}
  \item Attentions aux Images :
   \begin{itemize}
    \item Persitantes;
    \item Non persitantes;
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La grappe de virtulisaiton}
 \begin{itemize}
  \item OpenNebula les commandes utiles:
   \begin{itemize}
      \item systemctl status/start/stop opennebula | opennebula-sunstone
      \item onevm
      \item onehost
      \item onevnet
      \item oneimage
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}
