\begin{frame}
 \frametitle{Les serveurs DNS}
 \begin{itemize}
  \item serveurs physiques et virtuels ont une adresse IP sur le réseau NUO et  disposent donc d'un nom de domaine en nom\_machine.in.nuonet.fr distribué par le serveur DNS du CROUS.
  \item Mise en place des serveurs DNS en machines virtuelles pour :
   \begin{itemize}
    \item faciliter le fonctionnement interne des machines sur le réseau BDD ; 
    \item faciliter le fonctionnement interne des machines sur le réseau Réplication ;
   \end{itemize}
  \item Chaque hyperviseur héberge un serveur DNS ;
   \begin{itemize}
    \item mse-p-dns-a1 (DNS primaire) ;
    \item mse-p-dns-a2 (DNS secondaire) ;
    \item mse-p-dns-b1 (DNS primaire) ;
    \item mse-p-dns-b2 (DNS secondaire) ;
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}
