\section{Migration Horus}
\begin{frame}{Plan}
  \begin{columns}[t]
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={1-6},currentsection, hideothersubsections]
  \end{column}
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={7-12},currentsection,hideothersubsections]
  \end{column}
  \end{columns}
\end{frame}


\begin{frame}
 \frametitle{Migration Horus}
 \begin{itemize}
  \item Pas de migration automatique (problème mise à jour Ubuntu) ;
  \item outils externes : ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/ : migration23.sh ;
  \item nécessite un disque distant/usb/local en ext3 ;
  \item installer le module 2.3 ;
  \item conversion du fichier config.eol ;
  \item instance du serveur ;
  \item relancer le script.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique : utilisation de VirtualBox}
 \begin{itemize}
  \item Image horus22 ;
  \item choisir "Réseau interne" "formation" dans le "Mode d'accès réseau" dans Préférence/Réseau/Carte 1 ;
  \item créer un disque dans "stockage" > "ajouter un disque dur" > "créer un nouveau disque" ;
  \item faire un instantané.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Lancer le script migration23.sh sur Horus 2.2 ;
  \item migration sur Horus 2.3.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Migration Amon}
 \begin{itemize}
  \item Nouvelle installation ;
  \item migration depuis le Zéphir ;
  \item page d'état du serveur => configuration migration => générer ;
  \item choisir la variante 2.3 et cliquer sur générer la configuration ;
  \item vérifier les valeurs et enregistrer.
 \end{itemize}
\end{frame}

