\begin{frame}
 \frametitle{Activer la connexion ssh sur Amon}
 \begin{itemize}
  \item Possibilité d'interdire la connexion ssh à root ;
  \item possibilité d'interdire la connexion sans clef rsa ;
  \item choix des adresses autorisés.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Le protocole ssh}
 \begin{itemize}
  \item Protocole de communication sécurisé ;
  \item ouvrir une connexion : ssh utilisateur@ip\_serveur ;
  \item ouvrir une connexion pour commande graphique : ssh -X utilisateur@ip\_serveur ;
  \item transfert de fichier : scp fichier.txt utilisateur@ip\_serveur:.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Screen}
 \begin{itemize}
  \item Si la connexion se coupe, impossible de récupérer la session ;
  \item screen permet de détacher un shell et le récupérer ;
  \item pour le lancer : screen ;
  \item pour détacher : ctrl a d ;
  \item attention déconnexion automatique : unset TMOUT ;
  \item pour reprendre un screen : screen -rd.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique : connexion ssh}
 \begin{itemize}
  \item Activer la connexion juste pour votre IP ;
  \item se connecter sur le serveur en ssh ;
  \item copier un fichier ;
  \item lancer gen\_config à travers ssh ;
  \item utiliser screen.
 \end{itemize}
\end{frame}

