\begin{itemize}
    \item Introduction
        \begin{itemize}
            \item EOLE
            \item Nouveauté 2.3
            \item Description Sphynx
        \end{itemize}
    \item Les quatres phases
        \begin{itemize}
            \item La phase d'installation
            \item La phase de configuration
            \item La phase d'instanciation
            \item Les mots de passe
            \item La phase d'administration
        \end{itemize}
    \item Administration commune
        \begin{itemize}
            \item Les mises à jour
            \item Instance ou reconfigure
            \item Diagnostic
            \item Firewall
            \item Schedule
            \item Onduleur
            \item Trouver de l'information sur le serveur
            \item Trouver de l'information sur Internet
        \end{itemize}
    \item L'interface d'administration EAD
        \begin{itemize}
            \item Présentation général
            \item Se connecter
            \item SSO
            \item Fonctions de base
            \item Gestion des rôles EAD
        \end{itemize}
    \item L'interface semi-graphique
    \item Sphynx
        \begin{itemize}
            \item Présentation
            \item Les certificats
            \item Les modèles de tunnels
            \item Les tunnels
            \item Démarrage de RVP
            \item Validité et révocation
            \item Sphynx et Zéphir
        \end{itemize}
\end{itemize}
