\section{Les quatre phases}
\begin{frame}{Plan}
  \begin{columns}[t]
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={1-6},currentsection, hideothersubsections]
  \end{column}
  \begin{column}{5cm}
  \tableofcontents[sections={7-12},currentsection,hideothersubsections]
  \end{column}
  \end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'installation}
  \begin{itemize}
   \item Pour installer un module, il suffit de :
   \begin{enumerate}
    \item démarrer sur le CD-ROM téléchargé sur le site d'EOLE,
    \item sélectionner le module à installer parmi ceux proposés,
    \item valider ;
   \end{enumerate}
   \item Cas particuliers : Eolebase ou la présence de deux disques ;
   \item à la fin de l'installation, cliquer sur "continuer", le système redémarre automatiquement ;
   \item vous pourrez ouvrir une session avec l'utilisateur "root" et le mot de passe par défaut "\$eole\&123456\$" ;
   \item en mode conteneur, générer les conteneurs : "gen\_conteneur".
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase de configuration}
  \begin{itemize}
   \item Il faut une bonne connaissance du réseau local ;
   \item en mode autonome :
   \begin{itemize}
    \item lancer la commande gen\_config,
    \item configurer le serveur,
    \item sauvegarder le fichier zephir.eol ;
   \end{itemize}
   \item En mode Zéphir :
   \begin{itemize}
    \item configuration dans l'application Zéphir : https://<nom\_du\_serveur>:8070/ ou via gen\_config,
    \item enregistrement au Zéphir,
    \item descente ou montée de la configuration.
   \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'instanciation}
 \begin{itemize}
  \item Lancer la commande "instance <fichier>.eol" ;
  \item renseigner les mots de passe ;
  \item enregistrement dans la base \og{}matériel\fg{} ;
  \item mise à jour ;
  \item éventuellement redémarrage.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les mots de passe}
 \begin{itemize}
  \item Au premier lancement de l'instanciation, il est nécessaire de modifier les mots de passe :
  \begin{itemize}
   \item root,
   \item administrateur à droits restreints eole,
   \item possibilité d'ajouter plusieurs administrateurs à droits restreints,
   \item sur amon, en cas d'utilisation d'un réseau pédagogique et au réseau administratif, un second administrateur (eole2) permet d'administrer le réseau pédagogique,
   \item admin sur Scribe et Horus,
   \item admin\_zephir sur Zéphir.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Les mots de passe}
 \begin{itemize}
  \item Par défaut, le système regarde la pertinence des mots de passe. Pour cela, il utilise un système de "classe de caractères" :
  \begin{itemize}
   \item les lettres en minuscule,
   \item les lettres en majusculen
   \item les chiffres,
   \item les  caractères spéciaux (Ex : \$*ù\%£, ; : !§/. ?).
  \end{itemize}
  \item Il faut utiliser différentes classes de caractères.
  \item Par défaut, voici les restrictions :
  \begin{itemize}
   \item une seule classe de caractères : impossible,
   \item deux classes de caractères : 9 caractères,
   \item trois et quatre classes : 8 caractères.
  \end{itemize}
  \item Cette configuration est, bien évidement, modifiable dans gen\_config en mode expert.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{La phase d'administration}
 \begin{itemize}
  \item Correspond à l'exploitation du serveur ;
  \item chaque module possède des fonctionnalités propres, souvent complémentaires ;
  \item diverses interfaces permettent la mise en œuvre de ces fonctionnalités et en facilitent l'usage :
  \begin{itemize}
   \item l'interface d'administration EOLE : EAD,
   \item l'interface semi-graphique,
   \item diverses interfaces d'administration (Zéphir-web, CUPS, Sympa, ...),
   \item différents outils (Era, ...) ;
  \end{itemize}
  \item gestion des mises à jour.
 \end{itemize}
\end{frame}

