\begin{frame}
 \frametitle{Diagnostic Client Scribe}
 \begin{itemize}
  \item Vérifier le démarrage du client depuis le serveur : tcpcheck 2 <ip\_station>:8788 
  \item les journaux du Client Scribe sous windows :
  \begin{itemize}
   \item \%WINDIR\%\textbackslash cliscribe.log
   \item \%WINDIR\%\textbackslash cliscribe\_logon.log
   \item \%WINDIR\%\textbackslash cliscribe\_updater.log
   \item \%TMP\%\textbackslash cliscribe\_utilisateur-<login>.log
  \end{itemize}
  \item niveau de détail : HKEY\_LOCAL\_MACHINE\textbackslash Software\textbackslash Eole\textbackslash Scribe : "log\_level.
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Pratique}
 \begin{itemize}
  \item Tester la présence du client et regarder les journaux.
 \end{itemize}
\end{frame}
