\begin{frame}
 \frametitle{Procédures d'urgence ONE/Glusterfs}
 \begin{itemize}
  \item Ordre de démarrage des VMs :
   \begin{itemize}
    \item MSE-P-SP-A1 ;
    \item MSE-P-SP-A2 ;
    \item MSE-P-SP-B1 ;
    \item MSE-P-SP-B2 ;
    \item MSE-P-REDIS-A ;
    \item MSE-P-REDIS-B ;
    \item MSE-P-Portal-01 ;
    \item MSE-P-Portal-02 à MSE-P-Portal-24. 
   \end{itemize}
  \item Se connecter sur portal-01 :
   \begin{itemize}
    \item Vérifier que https://idp.messervices.etudiant.gouv.fr réponde correctement ;
    \item Exécuter la commande reconfigure pour la mise à niveau des portals ; 
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}
