\begin{frame}
 \frametitle{Procédures d'urgence BDD}
 \begin{itemize}
  \item Relancer les BDD dans l'ordre ;
   \begin{itemize}
    \item mse-p-bdd-a1 ;
    \item mse-p-bdd-b1 ;
    \item mse-p-bdd-a2 ;
    \item mse-p-arb-a ;
    \item mse-p-arb-b ;
   \end{itemize}
  \item Attention aux temps de démarrage des démons (=~5 minutes)
 \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
 \frametitle{Procédures d'urgence BDD}
 \begin{itemize}
  \item État point de montage DRBD ;
   \begin{itemize}
    \item /dev/drbd0 monté dans /srv/nfs sur mse-p-bdd-a1 ;
    \item /dev/drbd0 n'est pas monté dans /srv/nfs sur mse-p-bdd-b1 ;
   \end{itemize}
  \item État de santé de DRBD.
   \begin{itemize}
    \item service drbd status ou cat /proc/drbd ;
    \item sur mse-p-bdd-a1 :
     \begin{itemize}
      \item La ressource 0 doit être Primary/Secondary UpToDate/UpToDate ; 
     \end{itemize}
    \item sur mse-p-bdd-b1 :
     \begin{itemize}
      \item La ressource 0 doit être Secondary/Primary UpToDate/UpToDate ; 
     \end{itemize}
   \end{itemize}
 \end{itemize}
\end{frame}
